¿1.7 –0.1

¿1.0 –0.1

SURFACE TEXTURE mm

4.514.736

4

5.4

2.85

�}0.1

4.6

0.25�}0.05

980925/R0T.Kohriki@KEK

0.050.1AA

REFERENCE

GEN. –0.2REMOVE ALL BURRS ORIGINAL SCALETOLERANCES UNLESS STATEDFINISHMATERIAL & SPEC.STOCK(UNLESS STATE)2/1TITLEFACING-FLQUANTITY PIECES

91.27�

Actual size

88.73�