2/2/2000 SCT Week Feb 2000

Fibre into Lids

Roy Wastie

2/2/2000 SCT Week Feb 2000

Power Output

Left

Overhang

Right

Overhang

Left Power

Output

Right Power

Output

1 0.247 0.236 580 835

2 0.214 0.212 915 800

3 0.250 0.250

4 0.260 0.255

5 0.220 1050