OPAL data simulation

(a) unlike-sign Bπ

No. of entries / 25 MeV

Bπ mass (GeV)

(b) like-sign Bπ

No. of entries / 25 MeV

OPAL data simulation

Bπ mass (GeV)

(c) sister pions

No. of entries / 25 MeV

OPAL data simulation

Bπ mass (GeV)

(d) cousin pions

OPAL data simulation

No. of entries / 25 MeV

Bπ mass (GeV)

0 200 400 600 800 1000

5.5 6 6.5 0 100 200 300 400 500 600

5.5 6 6.5

0 100 200 300 400

5.5 6 6.5 0 50 100 150 200 250 300 350

5.5 6 6.5