0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

70 80 90 Mass (GeV) entries / GeV

Data WW+BGD BGD MC

0 10 20 30 40 50 60

70 80 90 Mass (GeV)

0 10 20 30 40 50 60

70 80 90 Mass (GeV) entries / GeV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

70 80 90 Mass (GeV)