50 100 150 200 250 300

2.462.48 2.5 2.522.54 Γ_Z ΜGeVΝ

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

41.4 41.5 41.6 41.7 σ_h^0 ΜnbΝ

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

20.7 20.8 R_l

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

0.01 0.02 0.03 A_{FB}^{0, l}

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

0.15 0.2 Α_τ

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

0.1 0.15 0.2 Α_e

M_t ΜGeVΝ

LEP