-0.045

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

-0.504 -0.502 -0.5 -0.498 g_A g_V

M_t=90 GeV

M_t=200 GeV

e^+e^- μ^+μ^- τ^+τ^- l^+l^-