50 100 150 200 250 300

0.21 0.215 0.22 R_b

M_t ΜGeVΝ

R_d

R_b

50 100 150 200 250 300

0.15 0.16 0.17 R_c

M_t ΜGeVΝ

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.215 0.22 R_b

R_c

M_t=90 GeV

M_t=200 GeV

50 100 150 200 250 300

0.08 0.1 0.12 A_{FB}^{0, b}

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

0.06 0.08 0.1 A_{FB}^{0, c}

M_t ΜGeVΝ

50 100 150 200 250 300

0.225 0.23 0.235 sin^2θ_{eff}^{lept} from ΛQ_{FB}Γ

M_t ΜGeVΝ

LEP