10^2

10^3

0.215 0.220

R_b m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.095 0.100 0.105

A_{FB}^{0,b} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.230 0.232 0.234

sin^2Θ^{lept}_{eff} from ΛQ_{FB}Γ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.07 0.08

A_{FB}^{0,c} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.14 0.16

A_{LR} (SLD) m_H ΜGeVΝ

Preliminary

Measurement 1/α= 128.896 Α 0.090 α_s= 0.118 Α 0.003 m_t= 175.6 Α 5.5 GeV