10^2

10^3

0.230 0.232 0.234 0.236

Preliminary

sin^2θ^{lept}_{eff} m_H ΜGeVΝ

χ^2/d.o.f.: 4.4 / 5

χ^2/d.o.f.: 12.5 / 6

A_{fb}^{0,l} 0.23102 Α 0.00056 A_τ 0.23228 Α 0.00081 A_e 0.23243 Α 0.00093 A_{fb}^{0,b} 0.23236 Α 0.00043 A_{fb}^{0,c} 0.2314 Α 0.0011 ΛQ_{fb}Γ 0.2322 Α 0.0010 Average(LEP) 0.23196 Α 0.00028 A_{lr}(SLD) 0.23055 Α 0.00041 Average(LEP+SLD) 0.23152 Α 0.00023

1/α= 128.896 Α 0.090 α_s= 0.118 Α 0.003 m_t= 175.6 Α 5.5 GeV

State: j97