10^2

10^3

0.230 0.232 0.234

Preliminary

sin^2θ^{lept}_{eff} m_H ΜGeVΝ

χ^2/d.o.f.: 3.3 / 5

χ^2/d.o.f.: 7.8 / 6

A_{fb}^{0,l} 0.23117 Α 0.00054 A_τ 0.23202 Α 0.00057 A_e 0.23141 Α 0.00065 A_{fb}^{0,b} 0.23225 Α 0.00038 A_{fb}^{0,c} 0.2322 Α 0.0010 ΛQ_{fb}Γ 0.2321 Α 0.0010 Average(LEP) 0.23189 Α 0.00024 A_{lr}(SLD) 0.23109 Α 0.00029 Average(LEP+SLD) 0.23157 Α 0.00018

1/α^{(5)}= 128.878 Α 0.090 α_s= 0.119 Α 0.002 m_t= 173.8 Α 5.0 GeV