10^2

10^3

0.14 0.16

A_τ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.23 0.232 0.234

sin^2Θ^{lepteff} from ΛQ_{FB}Γ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.14 0.16

A_e m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

80.25 80.5

m_W ΜGeVΝ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.14 0.16

A_l (SLD) m_H ΜGeVΝ

Preliminary

Measurement Δα_{had}= 0.02804 Α 0.00065

Δα^{(5)} α_s= 0.119 Α 0.002 m_t= 174.3 Α 5.1 GeV