08/07/2001

183 GeV 1.028 Α 0.023 189 GeV 0.984 Α 0.013 192 GeV 1.009 Α 0.029 196 GeV 1.035 Α 0.019 200 GeV 0.990 Α 0.018 202 GeV 1.009 Α 0.025 205 GeV 0.976 Α 0.018 207 GeV 1.011 Α 0.015

LEP combined 0.998 Α 0.009

0.9 1. 1.1

Measured σ^{WW} / YFSWW

LEP WW Working Group Summer 2001

PRELIMINARY