Preliminary LEP Averaged dσ/dcosθ (μμ)

183 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

189 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

192 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

196 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

200 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

202 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

205 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

207 GeV

cosθ_μ dσ/dcosθ (pb)

0

2

4

-1 -0.5 0 0.5 1 0 1 2 3 4

-1 -0.5 0 0.5 1

0 1 2 3 4

-1 -0.5 0 0.5 1 0 1 2 3 4

-1 -0.5 0 0.5 1

0 1 2 3 4

-1 -0.5 0 0.5 1 0 1 2 3

-1 -0.5 0 0.5 1

0 1 2 3

-1 -0.5 0 0.5 1 0 1 2 3

-1 -0.5 0 0.5 1