10^2

10^3

0.23 0.232 0.234

Preliminary

sin^2θ^{lept}_{eff} m_H ΜGeVΝ

χ^2/d.o.f.: 12.8 / 5

A^{0,l}_{fb} 0.23099 Α 0.00053 A_l(P_τ) 0.23159 Α 0.00041 A_l(SLD) 0.23098 Α 0.00026

A^{0,b}_{fb} 0.23226 Α 0.00031 A^{0,c}_{fb} 0.23272 Α 0.00079 ΛQ_{fb}Γ 0.2324 Α 0.0012

Average 0.23152 Α 0.00017

Δα_{had}= 0.02761 Α 0.00036

Δα^{(5)} m_Z= 91.1875 Α 0.0021 GeV m_t= 174.3 Α 5.1 GeV