1.088 Α 0.301 0.851 Α 0.136 1.322 Α 0.379 1.011 Α 0.207 0.921 Α 0.189 1.206 Α 0.268 0.769 Α 0.192 1.030 Α 0.159

0.949 Α 0.078

15/10/2002

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / Grace