1.122 Α 0.310 0.877 Α 0.140 1.362 Α 0.391 1.042 Α 0.214 0.949 Α 0.194 1.242 Α 0.276 0.792 Α 0.198 1.061 Α 0.163

0.978 Α 0.080

15/10/2002

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / WPHACT