1.026 Α 0.024 0.984 Α 0.014 1.013 Α 0.030 1.033 Α 0.020 0.994 Α 0.019 1.009 Α 0.026 0.981 Α 0.019 1.013 Α 0.016

0.999 Α 0.011

15/10/2002

0.9 1. 1.1

Measured σ^{WW} / RacoonWW