1.026 Α 0.024 0.982 Α 0.014 1.010 Α 0.030 1.031 Α 0.020 0.992 Α 0.019 1.006 Α 0.026 0.979 Α 0.019 1.009 Α 0.016

0.997 Α 0.011

15/10/2002

0.9 1. 1.1

Measured σ^{WW} / YFSWW