1.016 Α 0.268 1.064 Α 0.180 1.102 Α 0.333 0.848 Α 0.195 0.699 Α 0.224 0.976 Α 0.267 0.799 Α 0.215 1.021 Α 0.212

0.928 Α 0.088

15/10/2002

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / Grace