1.022 Α 0.281 1.075 Α 0.194 1.111 Α 0.345 0.835 Α 0.230 0.712 Α 0.215 0.957 Α 0.282 0.810 Α 0.207 1.031 Α 0.152

0.951 Α 0.083

15/10/2002

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / WPHACT