0.855 Α 0.325 1.014 Α 0.112 0.794 Α 0.226 1.111 Α 0.134 0.920 Α 0.126 0.833 Α 0.175 0.967 Α 0.126 0.974 Α 0.095

0.969 Α 0.055

15/10/2002

0.8 1. 1.2

Measured σ^{ZZ} / ZZTO