0.231

0.2315

0.232

0.2325

0.233

83.6 83.8 84 84.2 Δα Preliminary 68Ψ CL

Γ_l ΜMeVΝ sin^2θ^{lept}_{eff}

m_t= 174.3 Α 5.1 GeV m_H= 114...1000 GeV

m_t m_H