SK-I W Mass Bias Comparison

ALEPH- Error on points 0 to 17 MeV DELPHI - Error on points 0 to 6 MeV L3 - Error on points 0 to 15 MeV OPAL - Error on points 0 to 13 MeV

% Reconnected Events

W Mass SK1- Standard Jetset (MeV)

-50

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100