10^2

10^3

0.14 0.15

A_l(A^{0,l}_{FB} ) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.095 0.1 0.105

A^{0,b}_{FB} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.14 0.15

A_l(P_τ) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.06 0.07 0.08

A^{0,c}_{FB} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.14 0.15

A_l (SLD) m_H ΜGeVΝ

Preliminary

Measurement Δα_{had}= 0.02761 Α 0.00036

Δα^{(5)} α_s= 0.118 Α 0.002 m_t= 174.3 Α 5.1 GeV