10^2

10^3

0.216 0.218

R^0_b m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.9 0.95

A_b m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.167 0.173 0.179

R^0_c m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.62 0.67 0.72

A_c m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.23 0.232 0.234

sin^2θ^{lept}_{eff} (Q^{had}_{FB} ) m_H ΜGeVΝ

Preliminary

Measurement Δα_{had}= 0.02761 Α 0.00036

Δα^{(5)} α_s= 0.118 Α 0.002 m_t= 174.3 Α 5.1 GeV