0 2 4 6 8 10

-1 0 1

Ρs = 183.7 GeV

cosθ_W^- dσ/dcosθ_W^- /pb

W5eν/μν

0 2 4 6 8 10

-1 0 1

Ρs = 189.1 GeV

cosθ_W^- dσ/dcosθ_W^- /pb

W5eν/μν

0 2 4 6 8 10

-1 0 1

Ρs = 198.4 GeV

cosθ_W^- dσ/dcosθ_W^- /pb

W5eν/μν

0 2 4 6 8 10

-1 0 1

Ρs = 205.9 GeV

cosθ_W^- dσ/dcosθ_W^- /pb

W5eν/μν

LEP PRELIMINARY (DL)