1.121 Α 0.312 0.913 Α 0.133 1.099 Α 0.400 1.156 Α 0.209 1.071 Α 0.185 1.286 Α 0.265 0.726 Α 0.191 0.901 Α 0.147

0.973 Α 0.073

26/11/2004

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / Grace