1.156 Α 0.322 0.941 Α 0.137 1.133 Α 0.412 1.192 Α 0.216 1.103 Α 0.190 1.325 Α 0.273 0.748 Α 0.196 0.923 Α 0.152

1.002 Α 0.075

26/11/2004

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / WPHACT