1.034 Α 0.023 0.985 Α 0.013 1.000 Α 0.029 1.003 Α 0.019 0.984 Α 0.018 0.996 Α 0.024 0.979 Α 0.018 0.999 Α 0.015

0.993 Α 0.009

02/08/2004

0.9 1. 1.1

Measured σ^{WW} / YFSWW