0.870 Α 0.219 0.983 Α 0.126 1.104 Α 0.276 0.963 Α 0.167 0.809 Α 0.165 1.129 Α 0.223 0.770 Α 0.161 1.061 Α 0.124

0.955 Α 0.065

02/08/2004

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / Grace