0.875 Α 0.220 0.990 Α 0.127 1.112 Α 0.278 0.971 Α 0.169 0.816 Α 0.167 1.139 Α 0.224 0.777 Α 0.162 1.067 Α 0.125

0.963 Α 0.065

02/08/2004

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / WPHACT