PRELIMINARY

-4 -2 0 2 4 6 8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

(a) OPAL

data full BEC intra BEC no BEC

Q ΜGeVΝ

Δρ(Α Α) ΜGeV^{-1}Ν

-4 -2 0 2 4 6 8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

(b) OPAL

data full BEC intra BEC no BEC

Q ΜGeVΝ

Δρ(+ −) ΜGeV^{-1}Ν