10^2

10^3

2.49 2.5

Γ_Z ΜGeVΝ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

41.4 41.5 41.6

σ^0_{had} ΜnbΝ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

20.7 20.8

R^0_l m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.015 0.02

A^{0,l}_{FB} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

1.992 2 2.008

σ^0_{lep} ΜnbΝ m_H ΜGeVΝ

Measurement Δα_{had}= 0.02761 Α 0.00036

Δα^{(5)} α_s= 0.118 Α 0.002 m_t= 178.0 Α 4.3 GeV