1.157 Α 0.281 0.971 Α 0.134 1.128 Α 0.385 1.115 Α 0.210 1.280 Α 0.193 1.380 Α 0.269 0.899 Α 0.195 1.089 Α 0.148

1.083 Α 0.078

22/06/2005

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / WPHACT