0.871 Α 0.219 0.982 Α 0.126 1.104 Α 0.275 0.964 Α 0.167 0.809 Α 0.165 1.126 Α 0.222 0.769 Α 0.160 1.062 Α 0.124

0.955 Α 0.065

22/06/2005

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / Grace