10^2

10^3

0.137 0.147 0.157

A_l(A^{0,l}_{FB} ) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.096 0.102 0.108

A^{0,b}_{FB} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.137 0.147 0.157

A_l(P_τ) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.06 0.07 0.08

A^{0,c}_{FB} m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.137 0.147 0.157

A_l (SLD) m_H ΜGeVΝ

Measurement Δα_{had}= 0.02758 Α 0.00035

Δα^{(5)} α_s= 0.118 Α 0.003 m_t= 172.7 Α 2.9 GeV