10^2

10^3

80.2 80.3 80.4 80.5

m_W (prel.) ΜGeVΝ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

2 2.1 2.2 2.3

Γ_W (prel.) ΜGeVΝ m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.22 0.225 0.23

sin^2θ_W(νN) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

0.23 0.235 0.24

sin^2θ−−_{MS}(e^−e^−) m_H ΜGeVΝ

10^2

10^3

-74 -73 -72 -71

Q_W(Cs) m_H ΜGeVΝ

Measurement Δα_{had}= 0.02758 Α 0.00035

Δα^{(5)} α_s= 0.118 Α 0.003 m_t= 172.7 Α 2.9 GeV