1.122 Α 0.272 0.942 Α 0.130 1.094 Α 0.373 1.081 Α 0.203 1.242 Α 0.187 1.340 Α 0.261 0.873 Α 0.189 1.058 Α 0.143

1.051 Α 0.076

22/06/2005

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Weν} / Grace