1.033 Α 0.023 0.987 Α 0.013 1.003 Α 0.029 1.006 Α 0.019 0.987 Α 0.018 0.998 Α 0.024 0.983 Α 0.018 1.004 Α 0.015

0.996 Α 0.009

17/02/2005

0.9 1. 1.1

Measured σ^{WW} / RacoonWW