0.876 Α 0.220 0.990 Α 0.127 1.112 Α 0.277 0.972 Α 0.168 0.816 Α 0.167 1.135 Α 0.224 0.776 Α 0.162 1.067 Α 0.125

0.962 Α 0.065

22/06/2005

0.8 1. 1.2

Measured σ^{Zee} / WPHACT