0.857 Α 0.320 1.017 Α 0.113 0.831 Α 0.225 1.110 Α 0.133 0.915 Α 0.125 0.799 Α 0.174 0.937 Α 0.121 0.937 Α 0.091

0.952 Α 0.052

08/07/2003

0.8 1. 1.2

Measured σ^{ZZ} / ZZTO