Trigger:31 TM1 TM2 TM3 TBM1 TBM2 TBM3 o CV1 J1H J2H J3H VXH2 MBH CJ1 VXH J1H2 PRETRIG o EBTOTHI o EERHI o EBPHI EBTPHI o EB1 MPOR EB2 EEPRLR EBWEDGE TBEBS EERTPH o EERLO EBTOTLO TPTTTO TPTTEM o TPTTHA TPTTMU o TPTOEM TPTOHA TPTOMU TPEMMU TPHAMU TPTOCL TPTTB TPTT1 TPTT2 TPTO1 TPTO2 TPEMB TPEM1 TPEM2 TPHAB TPHA1 TPHA2 TPMUB TPMU1 TPTOB TPTTL TPTTR TPEML TPEMR TPHAL TPHAR TPTOL TPTOR TPHACL TPTTCL TPEMCL o TPTTTOL TPTTTOB TPTTTOR TPTOEML TPTOEMB TPTOEMR TPTTEML TPTTEMB TPTTEMR TPTOMUB TPEMCAP PRTR_ACT

1 2 3 4 5 6

Pre: CV2 CJ2 CVOP CJOP TB2 EB2 TBOP EBOP CV1 CJ1 CVCJS CVCJO TB1 EB1 TBEBS TBEBO TBCVO TBCVS TBCJO TBCJS EBCVO EBCVS EBCJO EBCJS TEL1 TER1 EER1 TEEERS TEEELCVO TEEELCVS TEEELCJO TEEELCJS EBPHI BPCKUP PSIM_6 VXH J1H PSIM_11 PSIM_12 PSIM_21 PSIM_22 PSIM_23 PSIM_24

P

Filter bits (606): Sum E(cl) > 2 Min ion EB E(cl 1) > 1 PtTrk1 > 400 PtTrk2 > 250 Sum Pt > 700 HOTLINE Spec. trigs GPMH noTOFMH Bunchlet Info FI1 CV1 CJ1 TB1 TE-1

Nem 44 Etot 88.7 E1 23.5 E2 16.7 Ntk 38 ptot 89.4 p1 10.7 p2 9.8

Run 16249 Event 18898

Centre-of-Mass Energy 205 GeV

2 Nov 2000 07:59:18

In run: CVCJ CZTBPBEBPEEEHTHS HPMBMEFDTRTTSCSI SWTE BXid 129 mramp 4 3 on